Copyright: AnyQuery for Windows Help, 1998-99 Joerg M. Sigle


Inhalt

Willkommen bei AnyQuery for Windows.

Allgemeine Informationen zu AnyQuery

Funktion des Programmes

Bedienung

Bekannte Fehler

Updates

Update-Chronologie

Lizenzbedingungen

Zum Autor


Funtion

Funktionalität und Zweck

Dieses Programm wurde entwickelt, um Anwendern des Produktes AnyQuest for Windows einen einfachen Zugriff auf die ermittelten Daten zu gewähren und die Möglichkeit zu bieten, die Ergebnisse auf einem Drucker auszugeben.

Es kann derzeit nur Ergebnisse einzelner Befragungssitzungen von einzelnen Patienten aus einzelnen *.anq-Dateien anzeigen.

Wenn Sie einige wenige Ergebnisse vergleichen möchten, können Sie AnyQuery mehrfach starten.

Wenn Sie Ergebnisse vieler Befragungen auswerten möchten, verwenden Sie bitte die Export-Funktion von AnyQuest für Windows, (siehe dortige Hilfe) um die Daten  an geeignete Statistikprogramme (SAS, SPSS, ...), Tabellenkalkulationen (Excel, Lotus 1-2-3, StarOffice, ...) oder Datenbanken (Access, FoxPro, ...) zu übergeben.


Bedienung

Es wurde versucht, die Bedienung des Programmes so einfach wie möglich zu gestalten.

Da nur wenige der Funktionen nicht aus allgemeinen Kenntnissen verständlich sind, werden nurdiese hier näher erläutert.

Die Auswahl des Quellverzeichnisses

Das Quellverzeichnis kann eingestellt werden, indem man im Menü "Bearbeiten" diese Funktion auswählt (optional durch Anklicken des entsprechenden Buttons unterhalb der Menüleiste). Im nun erscheinenden Fenster kann man ein Verzeichnis auswählen. Dabei ist es nicht notwendig, auf eine der dort anwesenden Dateien zu klicken.

Voreingestellt ist als Quellverzeichnis der Pfad c:\anyquin\data (oder ein darunter liegendes Verzeichnis).

Durchsuchen eines Verzeichnisses nach einem bestimmten Objekt

Das Quellverzeichnis sollte zuerst eingestellt werden.

Der Menüpunkt "Bearbeiten" - "Datei suchen" oder anklicken des entsprechenden Buttons unterhalb der Menüleiste öffnet ein Fenster mit einer Suchmaske.

Durch Aktivierung des entsprechenden Suchfunktion kann entweder nach einem der Namesfelder, oder einem der Datorum gesucht werden. Groß- und Kleinbuchstaben werden dabei nicht unterschieden.

Zu beachten ist, daß bei Eingabe von "*" oder "?" nach eben diesen Elementen gesucht wird!

Werden Dateien, deren Inhalt dem Suchmuster entspricht, gefunden, so werden sie mit zusäztlichen Informationen im Auswahlfenster angezeigt; hier kann nun eine Datei durch Doppelklick im Fenster angezeigt werden

Jede weitere Suchevorgang ergänzt die bis dahin angezeigte Liste der Suchergebnisse.

Passwortabfrage und -änderung

Beim Programmstart erscheint zuerst eine Passwortabfrage; wurde diese Version von AnyQuery zum ersten mal installiert, so ist nach Eingabe des Wortes "Sigle" ein Weiterarbeiten möglich.

Soll das Passwort geändert werden, so ist als erstes das alte, und danach das neue Passwort 2 mal einzugegeben.

Die Eingabe von "", also von keinem Wort führt zum Abschalten der Passwortabfrage.


Lizenzbedingungen

Lizenzbedingungen und Haftung

Das Programm wurde als Ergänzung zu AnyQuest for Windows entworfen.

Aus diesen Gründen ist die Weitergabe an weitere Lizenznehmer von AnyQuest erlaubt und sogar erwünscht.

Änderungen am Programm in jeglicher Form sind strikt untersagt.

Die Software bleibt Eigentum von Jörg-M. Sigle.

Im Hinblick auf die Produkthaftung kommen die Lizenzbedingungen von AnyQuest for Windows, die in der zugehörigen Hilfe-Datei enthalten sind, entsprechend zur Anwendung.


Fehler

Bekannte Fehler, oder Dinge, die in den nächsten Versionen (besser) funktionieren

Obwohl das Programm natürlich unter den besten Entwicklungsbedingungen gedeihen konnte (wie zum Beispiel durch die bestbezahltesten Programmierer, die schon mit Z1 als Nany aufgewachsen sind), trotz Anwendung der allerteuersten und -neuesten Entwicklungsmaschinen, trotz eines wahnwitzig großen Aufwandes an Qualitätssicherung und Fehlervermeidung, sind uns leider auch einige Käfer aus unserer Sammlung entschlüpft; hier die uns bekannten:

• keine automatische Anpassung der Zeilenlänge an die Länge der Labels

• die Verzeichnisauswahlbox ist nicht optimiert

• Die CustomLines am Ende des Dokumentes werden noch nicht bearbeitet

Sollte Ihnen ein weiterer Fehler auffallen, würde ich mich über eine kurze Nachricht freuen.


Quellverzeichnis

...ist der Pfad, in dem die Ergebnisdateien (mit Dateinamen wie *.ANQ) stehen.


Updates

Neue Versionen

Aktualisierte Versionen dieses Programms können Sie beziehen über:

http://www.uni-ulm.de/~jsigle/qlr.htm


Autor

Der Autor, Executive Programmer

Die vorliegende Software wurde erstellt und wird gepflegt von:

Marc-André Sigle

marcsigle@crosswinds.net


Chronologie

Änderungen gegenüber vorherigen Versionen

17.10.1999 => v0.91

- Einführung der chronologischen Update-Dokumentation in der Hilfe

- Passwortabfrage vor dem Programmstart

18.10.1999 => v0.92

- Beseitigung des Fehlers bei Fragebögen früherer Versionen

- Implementierung eines erweiterten Suchdialoges

03.01.2000 => v1.01

- Übersetzung in English (UK)

09.03.2000 => v1.04

- Suchfunktion für Initialen


Rem

ä ist ein ä

Ä ist ein Ä

ö ist ein ö

é ist ein é

ü ist ein ü

ö ist ein ö

ß ist ein ß

links: ich

- druck auf mehrere seiten

- passwort: kein passwort soll wirklich keines abfragen

- resourcenverschwendung rausfinden

-